ETHZ, D-BAUG SS 2001 Prof. Dr. R. Sperb

Analysis II

Serie 4

1. Eine gerade Pyramide mit quadratischer Grundfläche (Höhe h, Grundseite a) rotiert um ihre Höhe.

Berechnen Sie das zugehörige Trägheitsmoment.

2. Das Ellipsoid x^2 a^2 + y^2 b^2 + z^2 c^2 ≤ 1 habe die Dichte ϱ(x) = 1 +^{x2}_{a2}

a) Berechnen Sie die Masse.

b) Und das Trägheitsmoment bei Rotation um die z-Achse.

3. Welches gemeinsame Volumen haben die beiden Zylinder:

Z_1 : x^2 + y^2 ≤ R^2

Z_2 : x^2 + z^2 ≤ R^2

Abgabe: Montag, 7.5.01